h_EMUBVETO_TAUB Entries 5240 Mean 0.501 RMS 0.002371

0.49 0.492 0.494 0.496 0.498 0.5 0.502 0.504 0.506 0.508 0.51 0.512 1

10

210

h_EMUBVETO_TAUB