h_EMUBTAG_TAUB

Entries 5240 Mean 0.5468 RMS 0.01026

0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.6 1

10

210

h_EMUBTAG_TAUB